-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  1.0


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.251187406514
cusum  =  0.170167533815
eta  =  0.48698758849
hl_amp_ratio  =  0.536979452038
kurtosis  =  -0.812914814215
n_points  =  237
period  =  0.540008741953
period_SNR  =  23.7975381666
period_log10FAP  =  -23.148697023
period_uncertainty  =  8.27726477824e-05
phase_cusum  =  0.252660237547
phase_eta  =  0.264887984823
phi21  =  1.10512027661
phi31  =  1.97229727375
quartile31  =  0.32
r21  =  0.436219373041
r31  =  0.340639492611
shapiro_w  =  0.937342405319
skewness  =  -0.534944902869
slope_per10  =  -0.148062371596
slope_per90  =  0.247624720433
stetson_k  =  0.801070858116
weighted_mean  =  12.624809591
weighted_std  =  0.21343222234
