-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  1.0


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.315336414904
cusum  =  0.160236786655
eta  =  0.68280278954
hl_amp_ratio  =  0.629938068061
kurtosis  =  -0.887470657977
n_points  =  363
period  =  0.548497874279
period_SNR  =  47.9218270323
period_log10FAP  =  -45.2801901781
period_uncertainty  =  8.50120717495e-05
phase_cusum  =  0.293176063708
phase_eta  =  0.327320669373
phi21  =  0.872508369742
phi31  =  -0.755152822868
quartile31  =  0.445
r21  =  0.441705100902
r31  =  0.244268223944
shapiro_w  =  0.943761885166
skewness  =  -0.449030379644
slope_per10  =  -0.126866569975
slope_per90  =  0.123615303715
stetson_k  =  0.822138098472
weighted_mean  =  14.981083158
weighted_std  =  0.268127008812
