-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.99


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.320882754544
cusum  =  0.139333301642
eta  =  0.574439049252
hl_amp_ratio  =  0.389710774366
kurtosis  =  -1.02599218232
n_points  =  280
period  =  0.544499278611
period_SNR  =  28.7785330493
period_log10FAP  =  -32.077029104
period_uncertainty  =  8.20424437195e-05
phase_cusum  =  0.237186514489
phase_eta  =  0.184086738409
phi21  =  0.798117234053
phi31  =  2.06765661424
quartile31  =  0.4725
r21  =  0.455091227524
r31  =  0.261011915304
shapiro_w  =  0.914414525032
skewness  =  -0.519488351845
slope_per10  =  -0.128024996957
slope_per90  =  0.201092459536
stetson_k  =  0.774394918848
weighted_mean  =  14.869910041
weighted_std  =  0.298349633513
