-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.92


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.358411739282
cusum  =  0.0773305617705
eta  =  0.812413786163
hl_amp_ratio  =  0.453930148349
kurtosis  =  -0.00362440861939
n_points  =  238
period  =  0.478839126583
period_SNR  =  37.393545806
period_log10FAP  =  -28.3988445407
period_uncertainty  =  8.15785917113e-05
phase_cusum  =  0.234549657182
phase_eta  =  0.415698028565
phi21  =  3.81779103022
phi31  =  5.24915573331
quartile31  =  0.3375
r21  =  0.313917570323
r31  =  0.1518352108
shapiro_w  =  0.939378142357
skewness  =  -0.787010896055
slope_per10  =  -0.0762716222634
slope_per90  =  0.172078132313
stetson_k  =  0.75443030491
weighted_mean  =  10.1330133146
weighted_std  =  0.248137057132
