-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.75


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.36696991063
cusum  =  0.161285317794
eta  =  0.512381152638
hl_amp_ratio  =  0.477366815839
kurtosis  =  -0.620114684281
n_points  =  307
period  =  0.468916455504
period_SNR  =  32.9615007422
period_log10FAP  =  -32.6493383077
period_uncertainty  =  6.12258399721e-05
phase_cusum  =  0.211771640429
phase_eta  =  0.761077424223
phi21  =  0.768124829294
phi31  =  -0.50249080756
quartile31  =  0.485
r21  =  0.34835576135
r31  =  0.0196789885453
shapiro_w  =  0.930537700653
skewness  =  -0.656381055509
slope_per10  =  -0.0575102505113
slope_per90  =  0.0752433347555
stetson_k  =  0.782515206866
weighted_mean  =  12.4616612378
weighted_std  =  0.316761157923
