-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.89


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.335880778351
cusum  =  0.240152205699
eta  =  0.347983850239
hl_amp_ratio  =  0.634048106933
kurtosis  =  0.468657452655
n_points  =  231
period  =  0.529729505849
period_SNR  =  22.982165637
period_log10FAP  =  -18.8707061089
period_uncertainty  =  7.70852032331e-05
phase_cusum  =  0.217671070726
phase_eta  =  0.558628674616
phi21  =  0.900734588637
phi31  =  1.94739488488
quartile31  =  0.345
r21  =  0.587322756418
r31  =  0.293641486454
shapiro_w  =  0.947406351566
skewness  =  -0.772733538685
slope_per10  =  -0.135420000181
slope_per90  =  0.113750001416
stetson_k  =  0.740350407496
weighted_mean  =  12.2662770563
weighted_std  =  0.319202186387
