-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  EB_ESD
class_probability =  0.3


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.117496597701
cusum  =  0.145992392832
eta  =  0.756985725225
hl_amp_ratio  =  1.35345073362
kurtosis  =  -0.590414092377
n_points  =  240
period  =  0.158874339003
period_SNR  =  36.0335959785
period_log10FAP  =  -26.6379183608
period_uncertainty  =  1.08705293655e-05
phase_cusum  =  0.288425349285
phase_eta  =  0.613541751606
phi21  =  -1.75955430113
phi31  =  -0.826757954041
quartile31  =  0.16
r21  =  0.0622185561392
r31  =  0.0316429997447
shapiro_w  =  0.978583931923
skewness  =  0.258227848917
slope_per10  =  -0.0668401816249
slope_per90  =  0.0577240635775
stetson_k  =  0.832961299407
weighted_mean  =  13.8287165802
weighted_std  =  0.102473400044
