-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.86


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.347587626405
cusum  =  0.13918577719
eta  =  0.502688780572
hl_amp_ratio  =  0.461054166295
kurtosis  =  -0.827229154482
n_points  =  429
period  =  0.401012089442
period_SNR  =  46.7048127295
period_log10FAP  =  -52.7548296446
period_uncertainty  =  4.36110246645e-05
phase_cusum  =  0.29722365794
phase_eta  =  0.20634529729
phi21  =  -2.3184314315
phi31  =  -4.20267122494
quartile31  =  0.49
r21  =  0.533095857204
r31  =  0.342359530348
shapiro_w  =  0.921307265759
skewness  =  -0.592892512533
slope_per10  =  -0.0841353708423
slope_per90  =  0.0791774602458
stetson_k  =  0.795071871844
weighted_mean  =  13.9485117341
weighted_std  =  0.317063124927
