-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  CEPH_F
class_probability =  0.54


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.292464928941
cusum  =  0.10140120763
eta  =  0.719059550395
hl_amp_ratio  =  0.617673850003
kurtosis  =  -0.770448139867
n_points  =  263
period  =  1.04626582206
period_SNR  =  31.4697096943
period_log10FAP  =  -28.3187624052
period_uncertainty  =  0.000372336638636
phase_cusum  =  0.205277101355
phase_eta  =  0.496475790355
phi21  =  0.58840078218
phi31  =  1.7980293064
quartile31  =  0.42
r21  =  0.341397952432
r31  =  0.135883956993
shapiro_w  =  0.931781172752
skewness  =  -0.406866454714
slope_per10  =  -0.224682429601
slope_per90  =  0.366889471519
stetson_k  =  0.809232031445
weighted_mean  =  11.7018631179
weighted_std  =  0.256292571886
