-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  1  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  CEPH_F
class_probability =  0.42


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.387993937159
cusum  =  0.153891842114
eta  =  0.580069568563
hl_amp_ratio  =  0.174898135005
kurtosis  =  1.21634361065
n_points  =  66
period  =  2.66205961872
period_SNR  =  8.89896070159
period_log10FAP  =  -3.64248358738
period_uncertainty  =  0.00184544949605
phase_cusum  =  0.229694010349
phase_eta  =  0.303282881261
phi21  =  -0.0249744817317
phi31  =  0.194824243338
quartile31  =  0.18
r21  =  0.466405011701
r31  =  0.0672335836631
shapiro_w  =  0.760431230068
skewness  =  -1.54197324604
slope_per10  =  -0.563531162998
slope_per90  =  0.667687345057
stetson_k  =  0.551116417016
weighted_mean  =  16.1609820853
weighted_std  =  0.302214944157
