-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  1  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.95


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.376349943037
cusum  =  0.107915910942
eta  =  0.776257670179
hl_amp_ratio  =  0.30942737085
kurtosis  =  0.150755044085
n_points  =  243
period  =  0.48371249911
period_SNR  =  37.6838429866
period_log10FAP  =  -28.0610480537
period_uncertainty  =  8.61209224528e-05
phase_cusum  =  0.259589208856
phase_eta  =  0.184143353191
phi21  =  -2.41157196926
phi31  =  -4.57147303678
quartile31  =  0.44
r21  =  0.471083317163
r31  =  0.362228170263
shapiro_w  =  0.866691470146
skewness  =  -1.06771388215
slope_per10  =  -0.133312948452
slope_per90  =  0.224489667269
stetson_k  =  0.69767403336
weighted_mean  =  13.6138773844
weighted_std  =  0.319901120956
