-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.43


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.288089291222
cusum  =  0.0956684822566
eta  =  0.663542458307
hl_amp_ratio  =  0.676543872695
kurtosis  =  -0.569111198354
n_points  =  236
period  =  0.478518095833
period_SNR  =  26.6035363231
period_log10FAP  =  -25.1128665004
period_uncertainty  =  7.79895868763e-05
phase_cusum  =  0.258260679374
phase_eta  =  0.424032903276
phi21  =  -3.33099015031
phi31  =  -2.83684892954
quartile31  =  0.4725
r21  =  0.265693650545
r31  =  0.117323388594
shapiro_w  =  0.949331879616
skewness  =  -0.482655906194
slope_per10  =  -0.113162735379
slope_per90  =  0.117359995609
stetson_k  =  0.846215658492
weighted_mean  =  11.8875
weighted_std  =  0.287450990664
