-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  1.0


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.236887781018
cusum  =  0.130940340179
eta  =  0.867509415332
hl_amp_ratio  =  0.403353871732
kurtosis  =  -0.725476774916
n_points  =  228
period  =  0.605434983202
period_SNR  =  27.5323290705
period_log10FAP  =  -22.8831615699
period_uncertainty  =  9.77832867698e-05
phase_cusum  =  0.268225633228
phase_eta  =  0.607897289683
phi21  =  1.41817543574
phi31  =  2.06438754484
quartile31  =  0.41
r21  =  0.329359806123
r31  =  0.25303655378
shapiro_w  =  0.923685252666
skewness  =  -0.571607184197
slope_per10  =  -0.18309748544
slope_per90  =  0.179589736475
stetson_k  =  0.765537708797
weighted_mean  =  15.8550326484
weighted_std  =  0.240896942805
