-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  1  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  EB_ED
class_probability =  0.38


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.823380935771
cusum  =  0.31443015223
eta  =  0.367540898169
hl_amp_ratio  =  2.35288480743
kurtosis  =  1.88957240392
n_points  =  138
period  =  0.499306754815
period_SNR  =  20.6752900808
period_log10FAP  =  -10.2295375861
period_uncertainty  =  9.27562270358e-05
phase_cusum  =  0.196413868946
phase_eta  =  0.71270670712
phi21  =  0.541934743062
phi31  =  0.109047887251
quartile31  =  0.335
r21  =  0.495498277687
r31  =  0.285643095135
shapiro_w  =  0.801983118057
skewness  =  1.48694512757
slope_per10  =  -0.0302109624181
slope_per90  =  0.047041166872
stetson_k  =  0.596812806771
weighted_mean  =  9.4735472155
weighted_std  =  0.744503593867
