-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  CEPH_F
class_probability =  0.49


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.557504979278
cusum  =  0.177675978039
eta  =  0.479450034597
hl_amp_ratio  =  0.275871606326
kurtosis  =  -0.244659474593
n_points  =  293
period  =  0.959862489823
period_SNR  =  37.22060178
period_log10FAP  =  -33.9024754346
period_uncertainty  =  0.0003168211886
phase_cusum  =  0.275677819475
phase_eta  =  0.398450469545
phi21  =  -2.30391825541
phi31  =  -1.55003152417
quartile31  =  0.66
r21  =  0.429615946532
r31  =  0.256044089774
shapiro_w  =  0.819303691387
skewness  =  -1.04293016184
slope_per10  =  -0.195156620056
slope_per90  =  0.4126906314
stetson_k  =  0.702143126562
weighted_mean  =  12.7007544058
weighted_std  =  0.503670453823
