-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  1  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  CEPH_F
class_probability =  0.46


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.396873197054
cusum  =  0.265098320008
eta  =  0.612394017598
hl_amp_ratio  =  1.25636760462
kurtosis  =  -1.36397436123
n_points  =  51
period  =  3.32000348491
period_SNR  =  9.51654451605
period_log10FAP  =  -3.41151062107
period_uncertainty  =  0.00493210235913
phase_cusum  =  0.264668124038
phase_eta  =  0.445272736474
phi21  =  -0.125560938393
phi31  =  0.366672379736
quartile31  =  0.605
r21  =  0.226483313414
r31  =  0.308331014953
shapiro_w  =  0.914469718933
skewness  =  -0.168704482796
slope_per10  =  -0.922450621691
slope_per90  =  0.772600006312
stetson_k  =  0.889829252675
weighted_mean  =  14.8205720509
weighted_std  =  0.325421481035
