-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  1  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.89


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.269632744756
cusum  =  0.215339381291
eta  =  0.702220698399
hl_amp_ratio  =  0.580797219517
kurtosis  =  8.11264354139
n_points  =  158
period  =  0.415587536743
period_SNR  =  8.10541684682
period_log10FAP  =  -4.12598501054
period_uncertainty  =  3.85356335774e-05
phase_cusum  =  0.146867132281
phase_eta  =  0.926502490183
phi21  =  -2.47159236901
phi31  =  -2.76366034216
quartile31  =  0.26
r21  =  0.483590167338
r31  =  0.463757196471
shapiro_w  =  0.785686016083
skewness  =  -1.26628630384
slope_per10  =  -0.139898742755
slope_per90  =  0.178802813958
stetson_k  =  0.590989135752
weighted_mean  =  11.0051898734
weighted_std  =  0.329822970389
