-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  1  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  CEPH_1O
class_probability =  0.38


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.300300575604
cusum  =  0.203554655464
eta  =  0.814630911442
hl_amp_ratio  =  1.00081524052
kurtosis  =  -0.887556304359
n_points  =  51
period  =  0.49152183426
period_SNR  =  15.2696702122
period_log10FAP  =  -4.56829701753
period_uncertainty  =  9.31382993763e-05
phase_cusum  =  0.235269851795
phase_eta  =  0.198664499026
phi21  =  -2.2475107105
phi31  =  -4.55528747923
quartile31  =  0.37
r21  =  0.196567583765
r31  =  0.0816903788294
shapiro_w  =  0.923680067062
skewness  =  -0.456881986895
slope_per10  =  -0.546365777322
slope_per90  =  0.421952958897
stetson_k  =  0.855871854934
weighted_mean  =  14.8861740158
weighted_std  =  0.216710866514
