-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  1  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_c
class_probability =  0.46


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.12706222227
cusum  =  0.149566162647
eta  =  0.647097406314
hl_amp_ratio  =  0.90706555122
kurtosis  =  1.2208188405
n_points  =  218
period  =  0.287789754888
period_SNR  =  13.3597180119
period_log10FAP  =  -9.12025194186
period_uncertainty  =  1.86615929772e-05
phase_cusum  =  0.208151456774
phase_eta  =  1.03271845805
phi21  =  -3.33743728118
phi31  =  -2.86750001265
quartile31  =  0.22
r21  =  0.311507117003
r31  =  0.4356228877
shapiro_w  =  0.975640714169
skewness  =  0.112270145557
slope_per10  =  -0.117736858274
slope_per90  =  0.0743769981591
stetson_k  =  0.771638888238
weighted_mean  =  10.9699541284
weighted_std  =  0.153699031849
