-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_c
class_probability =  0.77


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.202340933897
cusum  =  0.250820946894
eta  =  0.467047991782
hl_amp_ratio  =  1.04397668335
kurtosis  =  -1.37320842546
n_points  =  118
period  =  0.341592623518
period_SNR  =  22.6802112037
period_log10FAP  =  -17.8993245411
period_uncertainty  =  4.43396454613e-05
phase_cusum  =  0.296339157728
phase_eta  =  0.221894196823
phi21  =  3.09137407134
phi31  =  3.0626902881
quartile31  =  0.28
r21  =  0.0734869996203
r31  =  0.0781330233676
shapiro_w  =  0.933884084225
skewness  =  0.0802168347109
slope_per10  =  -0.206869951273
slope_per90  =  0.296646545282
stetson_k  =  0.895703891953
weighted_mean  =  14.363694141
weighted_std  =  0.14711725501
