-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_c
class_probability =  0.97


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.178563765092
cusum  =  0.177703992903
eta  =  0.578861086167
hl_amp_ratio  =  1.27048264533
kurtosis  =  -0.497591737903
n_points  =  298
period  =  0.329047374308
period_SNR  =  29.2659617073
period_log10FAP  =  -27.8990697663
period_uncertainty  =  3.6200158967e-05
phase_cusum  =  0.200680868548
phase_eta  =  0.905720446128
phi21  =  -0.634312127345
phi31  =  1.45674573087
quartile31  =  0.32
r21  =  0.208959910746
r31  =  0.0597401226171
shapiro_w  =  0.972319245338
skewness  =  -0.101104346942
slope_per10  =  -0.0608667936287
slope_per90  =  0.043156849291
stetson_k  =  0.834957668398
weighted_mean  =  11.3032214765
weighted_std  =  0.186812788808
