-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  1.0


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.341045955937
cusum  =  0.167466642988
eta  =  0.448591885329
hl_amp_ratio  =  0.254627369481
kurtosis  =  -0.310509938435
n_points  =  407
period  =  0.52654155456
period_SNR  =  48.8146261631
period_log10FAP  =  -53.6864858038
period_uncertainty  =  7.4652861782e-05
phase_cusum  =  0.230460634994
phase_eta  =  0.176269517181
phi21  =  0.659488498987
phi31  =  1.55533048761
quartile31  =  0.38
r21  =  0.396517992893
r31  =  0.262259010993
shapiro_w  =  0.838127970695
skewness  =  -1.01269723688
slope_per10  =  -0.0611383462847
slope_per90  =  0.133151868147
stetson_k  =  0.689589021965
weighted_mean  =  13.9358389262
weighted_std  =  0.292185270498
