-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  NonVar
class_probability =  0.29


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.0863604631055
cusum  =  0.213505835872
eta  =  0.41510672947
hl_amp_ratio  =  1.02661656018
kurtosis  =  -0.422293255192
n_points  =  320
period  =  2892.11625
period_SNR  =  21.8065280075
period_log10FAP  =  -18.463397092
period_uncertainty  =  3615.1453125
phase_cusum  =  0.2787491182
phase_eta  =  0.411534675168
phi21  =  -2.62697777801
phi31  =  -0.38142518889
quartile31  =  0.14
r21  =  0.311432946503
r31  =  0.199731971363
shapiro_w  =  0.989149093628
skewness  =  0.166743990234
slope_per10  =  -224.622628572
slope_per90  =  174.799699999
stetson_k  =  0.82013522596
weighted_mean  =  13.85783515
weighted_std  =  0.0959931585326
