-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  1  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  1.0


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.29118760045
cusum  =  0.267983437398
eta  =  0.28238550517
hl_amp_ratio  =  0.525817975397
kurtosis  =  -0.536613768238
n_points  =  359
period  =  0.499010739124
period_SNR  =  43.8597872153
period_log10FAP  =  -46.7666193781
period_uncertainty  =  7.97099329816e-05
phase_cusum  =  0.322223294599
phase_eta  =  0.295199439509
phi21  =  0.854733327134
phi31  =  -1.07868007916
quartile31  =  0.415
r21  =  0.401936807711
r31  =  0.276213697713
shapiro_w  =  0.947998642921
skewness  =  -0.573701570941
slope_per10  =  -0.0761392389337
slope_per90  =  0.124700852589
stetson_k  =  0.781503461447
weighted_mean  =  15.8063310051
weighted_std  =  0.262333969309
