-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.82


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.397295341814
cusum  =  0.176092793518
eta  =  0.47341083659
hl_amp_ratio  =  0.28092611787
kurtosis  =  -0.0610430486446
n_points  =  241
period  =  0.375780768506
period_SNR  =  36.7578806254
period_log10FAP  =  -32.0020263219
period_uncertainty  =  4.82925944198e-05
phase_cusum  =  0.349708227371
phase_eta  =  0.316571685649
phi21  =  0.442755193651
phi31  =  2.0569934771
quartile31  =  0.48
r21  =  0.345736868709
r31  =  0.135863489277
shapiro_w  =  0.879102647305
skewness  =  -0.974597246376
slope_per10  =  -0.0834589073585
slope_per90  =  0.0480998973014
stetson_k  =  0.687966772579
weighted_mean  =  15.9210270543
weighted_std  =  0.342586435462
