-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.97


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.420806632113
cusum  =  0.120781495579
eta  =  0.721835621622
hl_amp_ratio  =  0.392216872594
kurtosis  =  0.243132183382
n_points  =  334
period  =  0.477990887727
period_SNR  =  36.0764995793
period_log10FAP  =  -33.967600829
period_uncertainty  =  6.44053702784e-05
phase_cusum  =  0.23418296107
phase_eta  =  0.299403544013
phi21  =  3.56944969589
phi31  =  4.80048649548
quartile31  =  0.4375
r21  =  0.487235356424
r31  =  0.292007282759
shapiro_w  =  0.905845284462
skewness  =  -0.996903711229
slope_per10  =  -0.0430467863964
slope_per90  =  0.0863508850097
stetson_k  =  0.721156458887
weighted_mean  =  11.5995808383
weighted_std  =  0.331281947131
