-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.99


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.241240733811
cusum  =  0.106066565476
eta  =  0.643060198024
hl_amp_ratio  =  0.493663110111
kurtosis  =  -0.846483606714
n_points  =  286
period  =  0.572981504826
period_SNR  =  34.6748661656
period_log10FAP  =  -29.0718355328
period_uncertainty  =  9.40423975256e-05
phase_cusum  =  0.224711142464
phase_eta  =  0.710543458843
phi21  =  3.91377175801
phi31  =  5.21644984918
quartile31  =  0.36
r21  =  0.324703319101
r31  =  0.0971849346073
shapiro_w  =  0.941687643528
skewness  =  -0.508501652101
slope_per10  =  -0.0984326956011
slope_per90  =  0.150322045878
stetson_k  =  0.781781849093
weighted_mean  =  15.0676534949
weighted_std  =  0.224357013439
