-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  1.0


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.349073528575
cusum  =  0.188360585318
eta  =  0.569370335507
hl_amp_ratio  =  0.318828904095
kurtosis  =  -0.208314787812
n_points  =  204
period  =  0.514552522697
period_SNR  =  32.2732436709
period_log10FAP  =  -26.2592078047
period_uncertainty  =  8.28320243877e-05
phase_cusum  =  0.284940203582
phase_eta  =  0.169041843713
phi21  =  0.736338851378
phi31  =  -1.32892249767
quartile31  =  0.3425
r21  =  0.449351403233
r31  =  0.309915837187
shapiro_w  =  0.910734117031
skewness  =  -0.857040636778
slope_per10  =  -0.152526416061
slope_per90  =  0.430421658799
stetson_k  =  0.71634866521
weighted_mean  =  13.7931338714
weighted_std  =  0.258447092755
