-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  1.0


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.328018781894
cusum  =  0.0997334772177
eta  =  0.542028023094
hl_amp_ratio  =  0.467739771771
kurtosis  =  0.199205096394
n_points  =  350
period  =  0.539055183815
period_SNR  =  40.6222101345
period_log10FAP  =  -42.6234936525
period_uncertainty  =  8.17592664744e-05
phase_cusum  =  0.218131744587
phase_eta  =  0.35661325923
phi21  =  0.782898798686
phi31  =  -1.57700824874
quartile31  =  0.36
r21  =  0.439850867194
r31  =  0.211738924196
shapiro_w  =  0.906556367874
skewness  =  -0.9737575261
slope_per10  =  -0.0830061811013
slope_per90  =  0.102983297991
stetson_k  =  0.736519337363
weighted_mean  =  16.0200650974
weighted_std  =  0.276530565117
