-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.98


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.31774342648
cusum  =  0.188636643008
eta  =  0.456374538663
hl_amp_ratio  =  0.389657148436
kurtosis  =  -0.928571513107
n_points  =  204
period  =  0.572205019677
period_SNR  =  28.983059955
period_log10FAP  =  -24.5155961412
period_uncertainty  =  9.38225609049e-05
phase_cusum  =  0.259653713235
phase_eta  =  0.0945494023859
phi21  =  -2.5958405424
phi31  =  -1.50107671786
quartile31  =  0.4725
r21  =  0.488715029719
r31  =  0.38594050155
shapiro_w  =  0.872849106789
skewness  =  -0.674959749388
slope_per10  =  -0.223502564653
slope_per90  =  0.190715651576
stetson_k  =  0.776821432831
weighted_mean  =  14.1821114439
weighted_std  =  0.325158951634
