-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  1.0


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.286912364144
cusum  =  0.125175177746
eta  =  0.44863606085
hl_amp_ratio  =  0.300316399362
kurtosis  =  -0.55468125115
n_points  =  408
period  =  0.542637248816
period_SNR  =  50.0532125535
period_log10FAP  =  -54.5581404862
period_uncertainty  =  7.92958352729e-05
phase_cusum  =  0.283233566184
phase_eta  =  0.190674905553
phi21  =  -2.47454830202
phi31  =  -4.31382324365
quartile31  =  0.35
r21  =  0.465521146404
r31  =  0.320103239768
shapiro_w  =  0.917311489582
skewness  =  -0.691880423713
slope_per10  =  -0.100059195843
slope_per90  =  0.2002415471
stetson_k  =  0.741341516435
weighted_mean  =  14.1300639132
weighted_std  =  0.228710945405
