-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.91


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.406582863374
cusum  =  0.0937305891957
eta  =  0.832749992019
hl_amp_ratio  =  0.435003621101
kurtosis  =  -0.128255640404
n_points  =  264
period  =  0.487354419372
period_SNR  =  42.9350116377
period_log10FAP  =  -33.3311913557
period_uncertainty  =  9.87004129343e-05
phase_cusum  =  0.281955073374
phase_eta  =  0.287572120822
phi21  =  0.591347636504
phi31  =  2.00927912248
quartile31  =  0.5
r21  =  0.446746581158
r31  =  0.243169016931
shapiro_w  =  0.941244482994
skewness  =  -0.606618723624
slope_per10  =  -0.100114371571
slope_per90  =  0.224751917381
stetson_k  =  0.762702481197
weighted_mean  =  12.3190689561
weighted_std  =  0.348757668824
