-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.93


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.37895241467
cusum  =  0.100341925995
eta  =  0.522726099399
hl_amp_ratio  =  0.279649944882
kurtosis  =  0.0031380889916
n_points  =  461
period  =  0.47226112107
period_SNR  =  60.3239747638
period_log10FAP  =  -64.8995112789
period_uncertainty  =  6.93889408265e-05
phase_cusum  =  0.219994520377
phase_eta  =  0.0505706084109
phi21  =  0.713851901541
phi31  =  -1.39301025446
quartile31  =  0.43
r21  =  0.469079689037
r31  =  0.322387245538
shapiro_w  =  0.857791543007
skewness  =  -1.0300177311
slope_per10  =  -0.108459815175
slope_per90  =  0.123903519991
stetson_k  =  0.723285282991
weighted_mean  =  13.534445541
weighted_std  =  0.307582968159
