-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  1  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  EB_EC
class_probability =  0.8


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.211450708495
cusum  =  0.191831701922
eta  =  0.654039841084
hl_amp_ratio  =  1.94437226559
kurtosis  =  -0.927207712654
n_points  =  115
period  =  0.36996551338
period_SNR  =  15.8333992066
period_log10FAP  =  -12.2257314087
period_uncertainty  =  6.79116190594e-05
phase_cusum  =  0.290674410495
phase_eta  =  0.276632736604
phi21  =  -1.96264879423
phi31  =  -1.21433775735
quartile31  =  0.275
r21  =  0.17346644251
r31  =  0.0832427935123
shapiro_w  =  0.885516285896
skewness  =  0.654549554199
slope_per10  =  -0.276258630387
slope_per90  =  0.391312097482
stetson_k  =  0.816315447176
weighted_mean  =  14.6309319267
weighted_std  =  0.157228656351
