-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  CEPH_F
class_probability =  0.8


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.183108966895
cusum  =  0.128487647712
eta  =  0.602685009408
hl_amp_ratio  =  0.591238664715
kurtosis  =  -0.513043722783
n_points  =  225
period  =  1.39440946262
period_SNR  =  25.9559681763
period_log10FAP  =  -25.0836673334
period_uncertainty  =  0.000651593349112
phase_cusum  =  0.281575049519
phase_eta  =  0.182423708424
phi21  =  -2.033039837
phi31  =  -4.95909195721
quartile31  =  0.25
r21  =  0.457802545356
r31  =  0.146000158209
shapiro_w  =  0.947498142719
skewness  =  -0.612998515213
slope_per10  =  -0.469599990174
slope_per90  =  0.623038095655
stetson_k  =  0.801134935334
weighted_mean  =  13.1344593587
weighted_std  =  0.176640564183
