-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  1.0


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.327367320848
cusum  =  0.10510111863
eta  =  0.507786930523
hl_amp_ratio  =  0.383624756642
kurtosis  =  -0.31924112987
n_points  =  448
period  =  0.5262059789
period_SNR  =  49.9210888479
period_log10FAP  =  -57.4467636901
period_uncertainty  =  8.67420176711e-05
phase_cusum  =  0.260709129284
phase_eta  =  0.294174598913
phi21  =  0.761102078286
phi31  =  1.63110329139
quartile31  =  0.35
r21  =  0.45195441115
r31  =  0.298074813995
shapiro_w  =  0.87626183033
skewness  =  -0.911502064174
slope_per10  =  -0.116272623609
slope_per90  =  0.171666974645
stetson_k  =  0.729499873195
weighted_mean  =  14.6438235535
weighted_std  =  0.280104682331
