-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  1  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  EB_ESD
class_probability =  0.56


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  1.03260030816
cusum  =  0.290723146007
eta  =  0.725781493409
hl_amp_ratio  =  1.7756633031
kurtosis  =  11.2646996648
n_points  =  25
period  =  1.08934461704
period_SNR  =  7.46449480735
period_log10FAP  =  0.0
period_uncertainty  =  0.000587353467998
phase_cusum  =  0.212573956703
phase_eta  =  0.906413696579
phi21  =  0.334504467989
phi31  =  0.387219765889
quartile31  =  0.33
r21  =  0.260943193532
r31  =  0.328417823473
shapiro_w  =  0.643027067184
skewness  =  3.09866035138
slope_per10  =  -1.02257638095
slope_per90  =  0.845499993302
stetson_k  =  0.576869578835
weighted_mean  =  8.6808
weighted_std  =  0.392070605886
