-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_c
class_probability =  0.67


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.321540653497
cusum  =  0.138977020174
eta  =  0.583535360345
hl_amp_ratio  =  1.01357210279
kurtosis  =  -1.4929314918
n_points  =  206
period  =  0.377349855038
period_SNR  =  37.4566205772
period_log10FAP  =  -32.5509917505
period_uncertainty  =  5.34590850637e-05
phase_cusum  =  0.249097031794
phase_eta  =  0.299557227798
phi21  =  4.20562253943
phi31  =  3.08318406497
quartile31  =  0.5175
r21  =  0.0767264632385
r31  =  0.0670943383175
shapiro_w  =  0.905247867107
skewness  =  -0.0649943281953
slope_per10  =  -0.1100628254
slope_per90  =  0.153740003705
stetson_k  =  0.923154140808
weighted_mean  =  10.7698071337
weighted_std  =  0.257461551586
