-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.4


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.305260948071
cusum  =  0.114388574855
eta  =  0.590793362995
hl_amp_ratio  =  0.806028636691
kurtosis  =  -0.171653109596
n_points  =  225
period  =  0.46622065167
period_SNR  =  26.9668895742
period_log10FAP  =  -25.1495460676
period_uncertainty  =  4.91223956217e-05
phase_cusum  =  0.267252455709
phase_eta  =  0.400511086674
phi21  =  0.532158276761
phi31  =  1.64565054414
quartile31  =  0.39
r21  =  0.234956463351
r31  =  0.178951008807
shapiro_w  =  0.951745390892
skewness  =  -0.614970720532
slope_per10  =  -0.112202271091
slope_per90  =  0.153602060167
stetson_k  =  0.798428891954
weighted_mean  =  16.1169548805
weighted_std  =  0.253223835618
