-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.92


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.385058211767
cusum  =  0.101319635288
eta  =  0.583566734698
hl_amp_ratio  =  0.522335359291
kurtosis  =  0.0558546180924
n_points  =  351
period  =  0.45930275228
period_SNR  =  38.5616457244
period_log10FAP  =  -38.7668322455
period_uncertainty  =  5.6603416023e-05
phase_cusum  =  0.262989306501
phase_eta  =  0.295380175737
phi21  =  0.354509962076
phi31  =  1.49124472821
quartile31  =  0.405
r21  =  0.409254243206
r31  =  0.302896511563
shapiro_w  =  0.927263617516
skewness  =  -0.85833700425
slope_per10  =  -0.072557116247
slope_per90  =  0.0792749974024
stetson_k  =  0.778136277477
weighted_mean  =  11.2367806268
weighted_std  =  0.267899192825
