-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.89


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.408015383385
cusum  =  0.12626267168
eta  =  0.48451365693
hl_amp_ratio  =  0.298818508937
kurtosis  =  -0.745711085301
n_points  =  270
period  =  0.441663647897
period_SNR  =  35.6770561028
period_log10FAP  =  -35.4407197968
period_uncertainty  =  5.53685255441e-05
phase_cusum  =  0.214056484052
phase_eta  =  0.293873808229
phi21  =  -2.44634974508
phi31  =  -1.33051052828
quartile31  =  0.5875
r21  =  0.406384465729
r31  =  0.243099836278
shapiro_w  =  0.849078714848
skewness  =  -0.816563592621
slope_per10  =  -0.12249685921
slope_per90  =  0.194787583514
stetson_k  =  0.755689859485
weighted_mean  =  12.9441687345
weighted_std  =  0.35251593606
