-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  1.0


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.296261764671
cusum  =  0.129803214216
eta  =  0.607060958198
hl_amp_ratio  =  0.378298267368
kurtosis  =  -0.560731033643
n_points  =  325
period  =  0.530932258831
period_SNR  =  43.5159900796
period_log10FAP  =  -37.6449759373
period_uncertainty  =  8.08411399364e-05
phase_cusum  =  0.234880667148
phase_eta  =  0.383251714915
phi21  =  3.78573992942
phi31  =  1.86177095894
quartile31  =  0.44
r21  =  0.56158786633
r31  =  0.368714474778
shapiro_w  =  0.912094652653
skewness  =  -0.74572043044
slope_per10  =  -0.0818174013145
slope_per90  =  0.120022412488
stetson_k  =  0.742015033622
weighted_mean  =  13.4253542376
weighted_std  =  0.303485331333
