-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  1  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  EB_ESD
class_probability =  0.8


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.208812502935
cusum  =  0.263867526197
eta  =  1.95187585005
hl_amp_ratio  =  2.51071897107
kurtosis  =  3.35845108754
n_points  =  23
period  =  0.323183755354
period_SNR  =  7.32239342524
period_log10FAP  =  0.0
period_uncertainty  =  1.95892687847e-05
phase_cusum  =  0.223887597985
phase_eta  =  0.676423627155
phi21  =  -2.51719727033
phi31  =  -2.56361932895
quartile31  =  0.155
r21  =  0.357890372982
r31  =  0.191701805284
shapiro_w  =  0.835118234158
skewness  =  1.71131073277
slope_per10  =  -0.75016738334
slope_per90  =  0.293764676818
stetson_k  =  0.699988152717
weighted_mean  =  13.6186486486
weighted_std  =  0.142550967279
