-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.96


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.395423162302
cusum  =  0.119376920175
eta  =  0.55975835877
hl_amp_ratio  =  0.227954406442
kurtosis  =  -0.618535421693
n_points  =  423
period  =  0.492840478522
period_SNR  =  51.8458154705
period_log10FAP  =  -60.6021403917
period_uncertainty  =  6.48645020686e-05
phase_cusum  =  0.257926888226
phase_eta  =  0.302519055303
phi21  =  0.838069332803
phi31  =  1.70914042427
quartile31  =  0.535
r21  =  0.337585788361
r31  =  0.199232922727
shapiro_w  =  0.831204891205
skewness  =  -0.886617379913
slope_per10  =  -0.0982952876742
slope_per90  =  0.141584283607
stetson_k  =  0.701713646793
weighted_mean  =  14.1374046101
weighted_std  =  0.345603490968
