-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  1.0


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.349211813211
cusum  =  0.13119560359
eta  =  0.607003144498
hl_amp_ratio  =  0.252130730137
kurtosis  =  -0.707137905236
n_points  =  370
period  =  0.554156541274
period_SNR  =  41.186772856
period_log10FAP  =  -45.9083362047
period_uncertainty  =  8.65653202725e-05
phase_cusum  =  0.246151840972
phase_eta  =  0.507450953808
phi21  =  0.935780699717
phi31  =  1.9020904159
quartile31  =  0.49
r21  =  0.428811379545
r31  =  0.26988183288
shapiro_w  =  0.870742321014
skewness  =  -0.791689655124
slope_per10  =  -0.0891011750536
slope_per90  =  0.173680325555
stetson_k  =  0.721329264263
weighted_mean  =  13.8735834759
weighted_std  =  0.326770529911
