-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.98


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.34941236288
cusum  =  0.0797931874345
eta  =  0.611315369486
hl_amp_ratio  =  0.305797316702
kurtosis  =  -0.68271823571
n_points  =  484
period  =  0.521120897551
period_SNR  =  50.1055422563
period_log10FAP  =  -62.1530309723
period_uncertainty  =  7.31705851467e-05
phase_cusum  =  0.220459606271
phase_eta  =  0.349735347369
phi21  =  -2.47385375748
phi31  =  -1.31115696675
quartile31  =  0.5225
r21  =  0.463242953914
r31  =  0.208278558176
shapiro_w  =  0.895191192627
skewness  =  -0.719637759032
slope_per10  =  -0.0584791893634
slope_per90  =  0.110523529609
stetson_k  =  0.761475363567
weighted_mean  =  13.7940271493
weighted_std  =  0.320854186414
