-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.81


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.396247767508
cusum  =  0.177902199524
eta  =  0.551769394676
hl_amp_ratio  =  0.467838325032
kurtosis  =  -1.23948084033
n_points  =  264
period  =  0.463167156539
period_SNR  =  32.9706732753
period_log10FAP  =  -32.6627866166
period_uncertainty  =  6.05985927558e-05
phase_cusum  =  0.286999043678
phase_eta  =  0.405507221222
phi21  =  -2.27107744249
phi31  =  -4.44002552919
quartile31  =  0.7125
r21  =  0.401848146093
r31  =  0.270456776834
shapiro_w  =  0.884040057659
skewness  =  -0.491074992622
slope_per10  =  -0.115211339124
slope_per90  =  0.144724836644
stetson_k  =  0.811040273997
weighted_mean  =  15.659242884
weighted_std  =  0.377820736961
