-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.91


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.375974355797
cusum  =  0.167050125284
eta  =  0.510066055406
hl_amp_ratio  =  0.445025426635
kurtosis  =  -0.657223895773
n_points  =  426
period  =  0.535717290837
period_SNR  =  42.7539216364
period_log10FAP  =  -46.0164730407
period_uncertainty  =  7.73264003396e-05
phase_cusum  =  0.208968667118
phase_eta  =  0.41190684824
phi21  =  0.519889898929
phi31  =  1.90404601693
quartile31  =  0.53
r21  =  0.436106984925
r31  =  0.281128956165
shapiro_w  =  0.921876132488
skewness  =  -0.670679178643
slope_per10  =  -0.0518747884019
slope_per90  =  0.0645816867859
stetson_k  =  0.791360865614
weighted_mean  =  11.6227464789
weighted_std  =  0.348348506823
