-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.92


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.36317087374
cusum  =  0.106670339488
eta  =  0.570088319826
hl_amp_ratio  =  0.432786401977
kurtosis  =  -0.919188078592
n_points  =  545
period  =  0.510150774226
period_SNR  =  61.5701081486
period_log10FAP  =  -70.2638352691
period_uncertainty  =  7.01836318917e-05
phase_cusum  =  0.25634762034
phase_eta  =  0.110221230041
phi21  =  0.812966463804
phi31  =  1.87175860378
quartile31  =  0.53
r21  =  0.461318571557
r31  =  0.374162145633
shapiro_w  =  0.888276338577
skewness  =  -0.646063761064
slope_per10  =  -0.0891865988005
slope_per90  =  0.163606946773
stetson_k  =  0.806734385113
weighted_mean  =  13.4998401476
weighted_std  =  0.333904196688
