-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  1.0


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.394536345194
cusum  =  0.132250663676
eta  =  0.62888790932
hl_amp_ratio  =  0.417959515779
kurtosis  =  -0.130397496215
n_points  =  396
period  =  0.45693968367
period_SNR  =  44.1108634184
period_log10FAP  =  -44.4769434798
period_uncertainty  =  5.80993401944e-05
phase_cusum  =  0.31475375541
phase_eta  =  0.158744004812
phi21  =  0.697220742853
phi31  =  1.71690948267
quartile31  =  0.47
r21  =  0.493358123244
r31  =  0.379670230225
shapiro_w  =  0.929045021534
skewness  =  -0.7177608545
slope_per10  =  -0.0508023307229
slope_per90  =  0.0713064881093
stetson_k  =  0.721588285755
weighted_mean  =  17.5283005798
weighted_std  =  0.347383281629
